\documentclass[twoside,12pt]{article}
\usepackage[cp1251]{inputenc}
\usepackage[english,russian]{babel}
\usepackage[dvips]{graphicx}
\usepackage{calc}

\usepackage{epsfig}
\usepackage{amsmath,amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsxtra}
\usepackage{amsthm}
\usepackage[mathscr]{eucal}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{indentfirst}
\usepackage{bm}

\pagestyle{myheadings}
\tolerance=750
\setlength{\topmargin}{-0.5cm}
\setlength{\headheight}{1.0cm}
\setlength{\headsep}{0.7cm}
\setlength{\textheight}{23.3cm}
\setlength{\oddsidemargin}{0.2cm}
\setlength{\evensidemargin}{0.2cm}
\setlength{\textwidth}{15.2cm}


\begin{document}

\setcounter{equation}{0}
\vspace{\baselineskip}
\begin{center}
{\large \sffamily Название доклада}
\end{center}
\begin{center}
{\bf Иванов~И.~И.$^{1}$, Петров~П.~П.$^{2}$}
\addcontentsline{toc}{subsection}
{Иванов~И.~И., Петров~П.~П. Название доклада}\\
{\it $^{1}$Ростов-на-Дону, Организация \No 1}\\
{\it $^{2}$Москва, Организация \No 2}\\
\end{center}

%%%%% начало фрагмента, который вносится в форму на сайте www.biomechanics.ru. Остальная информация формируется автоматически по данным заявки.

Здесь должен быть текст тезисов доклада.

Требования к тезисам:
%
\begin{itemize} 
\vspace{-2ex}\itemsep=-1ex
\item тезисы должны занимать одну полную страницу с учетом правильной информации в шапке (название доклада, соавторы, организации; приблизительно от 2300 в случае отсутствия формул до 4000 символов в~случае наличия формул и таблиц, с учетом пробелов);
\item тезисы не должны содержать рисунков и библиографии (можно использовать внутритекстовые или подстрочные библиографические ссылки по ГОСТ Р  7.0.5---2008);
\item для формул, таблиц и списков используется нотация системы \LaTeX;
\end{itemize}


\vspace{\baselineskip}
Благодарности и ссылки на гранты, если есть.

%%%%% конец фрагмента, который вносится в форму на сайте www.biomechanics.ru

\end{document}
